EXPORTS
	??0CGaussianRandomStream@@QEAA@$$QEAV0@@Z
	??0CGaussianRandomStream@@QEAA@AEBV0@@Z
	??0CGaussianRandomStream@@QEAA@PEAVIUniformRandomStream@@@Z
	??0CUniformRandomStream@@QEAA@$$QEAV0@@Z
	??0CUniformRandomStream@@QEAA@AEBV0@@Z
	??0CUniformRandomStream@@QEAA@XZ
	??4CGaussianRandomStream@@QEAAAEAV0@$$QEAV0@@Z
	??4CGaussianRandomStream@@QEAAAEAV0@AEBV0@@Z
	??4CUniformRandomStream@@QEAAAEAV0@$$QEAV0@@Z
	??4CUniformRandomStream@@QEAAAEAV0@AEBV0@@Z
	??_7CUniformRandomStream@@6B@
	??_FCGaussianRandomStream@@QEAAXXZ
	?AttachToStream@CGaussianRandomStream@@QEAAXPEAVIUniformRandomStream@@@Z
	?GenerateRandomNumber@CUniformRandomStream@@AEAAHXZ
	?RandomFloat@CGaussianRandomStream@@QEAAMMM@Z
	?RandomFloat@CUniformRandomStream@@UEAAMMM@Z
	?RandomFloatExp@CUniformRandomStream@@UEAAMMMM@Z
	?RandomInt@CUniformRandomStream@@UEAAHHH@Z
	?SetSeed@CUniformRandomStream@@UEAAXH@Z
	Coroutine_Cancel
	Coroutine_Continue
	Coroutine_Create
	Coroutine_DebugAssert
	Coroutine_DebugBreak
	Coroutine_GetCurrentlyActive
	Coroutine_GetStackDepth
	Coroutine_IsActive
	Coroutine_ReleaseThreadMemory
	Coroutine_ValidateGlobals
	Coroutine_YieldToMain
	CreateInterface
	CreateNewThreadPool
	cvar
	DestroyThreadPool
	g_pScheduledFunctions
	g_pThreadPool
	g_VCoverage
	InstallUniformRandomStream
	KeyValuesSystem
	RandomFloat
	RandomFloatExp
	RandomGaussianFloat
	RandomInt
	RandomSeed
	RunThreadPoolTests
	V_UCS2ToUnicode
	V_UCS2ToUTF8
	V_UnicodeToUCS2
	V_UnicodeToUTF8
	V_UTF8_strncpy
	V_UTF8ToUCS2
	V_UTF8ToUnicode
	VStdLib_GetICVarFactory
